LIBRARY     PC2HOOK

DESCRIPTION 'PC2 - A Freeware Program Launcher for OS/2 2.x Presentation Manager'

CODE        PRELOAD
DATA        SINGLE SHARED PRELOAD
STACKSIZE   65536
HEAPSIZE    65535
PROTMODE

EXPORTS
            PC2DLL_SetParameters    @1
            PC2DLL_Hook             @2
            HookParameters
            KeyData
